% -*- coding: euc-jp -*-
% = GPhys / GGraph のチートシート (非公式)
%
% = 履歴
%
% * 2012/02/10 納多 哲史  修正
% * 2012/02/09 納多 哲史  修正
% * 2012/02/05 納多 哲史  修正
% * 2012/02/04 納多 哲史  作成
%

%\documentclass[a4j,11pt,twocolumn]{jarticle}
%\documentclass[a4j,11pt,onecolumn]{jarticle}
\documentclass[a4j,10pt,onecolumn]{jarticle}

\setlength{\topmargin}{-30mm}
\setlength{\oddsidemargin}{-3mm}
\setlength{\textwidth}{50zw}
\setlength{\textheight}{102zw}

\usepackage[xdvi]{graphicx}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{url}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{Dennou6}
\usepackage[dvipdfm]{hyperref}
%\usepackage{hyperref}

%% 改段落時の空行設定
%\Dparskip      % 改段落時に一行空行を入れる
%\Dnoparskip    % 改段落時に一行空行を入れない

%% 改段落時のインデント設定
%\Dparindent    % 改段落時にインデントする
%\Dnoparindent  % 改段落時にインデントしない

\begin{document}
\pagestyle{empty}

%\twocolumn[
 \begin{center}
  {\Large\bf
   GPhys / GGraph チートシート (非公式, ver. 20120210)
  \\}
 \end{center}
%]

\vspace{-8mm}
\small

% 行間の広さ
%\setlength{\baselineskip}{12pt}
%\setlength{\baselineskip}{14pt}


%\section{はじめに}
%\vspace{-2mm}

%英大文字で書かれた変数は下部の資料を参照.


